en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
ar-sa	تم تصميم Cacti ليكون حلًا بيانيًا كاملًا يعتمد على إطار RRDtool. هدفها هو جعل مهمة مسؤول الشبكة أكثر سهولة من خلال الاهتمام بجميع التفاصيل الضرورية اللازمة لإنشاء رسوم بيانية ذات مغزى.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
ar-sa	يرجى الاطلاع على الموقع٪ sCacti٪ s الرسمي للحصول على المعلومات والدعم والتحديثات.

en	Active Developers
ar-sa	مطورين الصبار

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
ar-sa	قسم قائمة وحدة التحكم

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
ar-sa	عضو مجموعة

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
ar-sa	شكر خاص جدًا إلى٪ sTobi Oetiker٪ s ، منشئ٪ sRRDtool٪ s و٪ sMRTG٪ s الشائعة جدًا.

en	Place on a Tree (%s)
ar-sa	ضعه على شجرة (٪ s)

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية الإجمالية أدناه إلى تجميع مستند إلى قالب ، يجب أن تستخدم فقط قالب الرسم البياني. الرجاء الضغط على "العودة" ثم تحديد "الرسم البياني التجميعي" الذي يستخدم نفس قالب الرسم البياني.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية الإجمالية أدناه إلى Aggregate مستند إلى قالب ، قم أولاً بإنشاء قالب تجميع قالب الرسم البياني '٪ s'.

en	[edit: %s]
ar-sa	[تحرير:٪ s]

en	Aggregate Preview %s
ar-sa	معاينة التجميع [٪ s]

en	Aggregate Graph %s
ar-sa	قم بتضمين نص عنوان GPRINT للرسومات البيانية المصدر مع الرسوم البيانية المجمعة.

en	Aggregate Template [edit: %s]
ar-sa	نموذج التجميع [edit:٪ s]

en	Must be at least %d characters in length
ar-sa	يجب أن يكون طوله٪ d حرفًا على الأقل

en	Cannot be reused for %d password changes
ar-sa	لا يمكن إعادة استخدامها لـ٪ d تغييرات كلمة المرور

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Version %s | %s
ar-sa	الإصدار٪ s٪ s

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
ar-sa	تمت مصادقة المستخدم ، ولكن تم تعطيل حساب النموذج. باستخدام حساب الضيف

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! User account disabled.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Device %s Added to Cacti
ar-sa	يضاف إلى الصبار

en	Device %s Not Added to Cacti
ar-sa	لا تضاف إلى الصبار

en	Are you sure you want to delete the Rule '%s'?
ar-sa	هل أنت متأكد من أنك تريد حذف القاعدة '٪ s'؟

en	Rule Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار القاعدة [تحرير:٪ s]

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
ar-sa	لا يمكن إعادة تشغيل Discovery for Discovery in Progress for Network '٪ s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
ar-sa	لا يمكن تنفيذ اكتشاف شبكة معطلة '٪ s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
ar-sa	خطأ: يجب تحديد يوم من الأسبوع. تعطيل الشبكة٪ s!

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
ar-sa	خطأ: يجب عليك تحديد كل من الأشهر والأيام من الشهر. تعطيل الشبكة٪ s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
ar-sa	خطأ: يجب تحديد الأشهر ، أسابيع الأشهر ، وأيام الأسبوع. تعطيل الشبكة٪ s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
ar-sa	خطأ: الشبكة '٪ s' غير صالحة.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
ar-sa	نطاق اكتشاف الشبكة [تحرير]:٪ s

en	%d Thread
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	%d Threads
ar-sa	٪ d مؤشرات

en	%d Minute
ar-sa	٪ d دقيقة

en	%d Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	SNMP Version: %s
ar-sa	إصدار SNMP: ٪ s

en	SNMP Community/Username: %s
ar-sa	SNMP مجتمع / اسم المستخدم: ٪ s

en	SNMP Options [edit: %s]
ar-sa	خيارات SNMP [تحرير:٪ s]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
ar-sa	مجموعة خيارات SNMP [تحرير:٪ s]

en	Item#%d
ar-sa	البند رقم٪ d

en	Click 'Continue' to delete the following Automation Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (قوالب) أتمتة fatinging.

en	Automation Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب أتمتة [تحرير:٪ s]

en	Are you sure you want to DELETE the Rule '%s'?
ar-sa	هل أنت متأكد من أنك تريد حذف القاعدة '٪ s'؟

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار قواعد الشجرة [تحرير:٪ s]

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف عنصر CDEF التالي.

en	Delete CDEF
ar-sa	حذف البند CDEF

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار CDEF التالي. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان الخاص بـ CDEF الجديد.

en	Duplicate CDEF
ar-sa	تكرار CDEF

en	CDEF Name: %s
ar-sa	اسم CDEF:٪ s

en	CDEF Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر CDEF [تحرير:٪ s]

en	CDEF [edit: %s]
ar-sa	CDEF [تحرير:٪ s]

en	Item #%d
ar-sa	البند #٪ د

en	Click 'Continue' to delete the following Color
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Delete Color
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Colors [edit: %s]
ar-sa	الألوان [تحرير:٪ s]

en	Item # %d
ar-sa	البند #٪ د

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Delete Color Template
ar-sa	حذف لون القالب (ق)

en	Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قالب اللون التالي. يمكنك اختياريًا تغيير تنسيق العنوان لقالب اللون الجديد.

en	Duplicate Color Template
ar-sa	قالب لون مكرر

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء Aggregate Graph من القائمة (الرسوم) المحددة.

en	Color Template Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر قالب الألوان [تحرير:٪ s]

en	Color Template [edit: %s]
ar-sa	لون قالب [تحرير:٪ s]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
ar-sa	قالب اللون '٪ s' تم دفع٪ d من القوالب المجمعة للخارج وتم دفع٪ d التجميعات التي لا تحتوي على قالب

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
ar-sa	لا يحتوي قالب الألوان '٪ s' على قوالب مجمعة أو رسوم بيانية باستخدام قالب الألوان هذا.

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
ar-sa	عناصر قالب اللون [تحرير عنصر تقرير:٪ s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
ar-sa	عناصر قالب اللون [جديد تقرير العنصر:٪ s]

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
ar-sa	تحديد ما إذا كان قد تم wrDfile RRED إلى بشكل صحيح.

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	For attribute '%s', issue found '%s'
ar-sa	بالنسبة إلى attrbitute '٪ s' ، تم العثور على المشكلة '٪ s'

en	Repair Steps [ %s ]
ar-sa	خطوات الإصلاح [٪ s]

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف "طريقة إدخال البيانات" التالية

en	Delete Data Input Method
ar-sa	حذف طريقة إدخال البيانات

en	Field Name: %s
ar-sa	اسم الحقل:٪ s

en	Friendly Name: %s
ar-sa	اسم مألوف:٪ s

en	Output Fields [edit: %s]
ar-sa	حقول الإخراج [تحرير:٪ s]

en	Input Fields [edit: %s]
ar-sa	حقول الإدخال [تحرير:٪ s]

en	Data Input Method [edit: %s]
ar-sa	طرق إدخال البيانات [تحرير:٪ s]

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Delete Data Query
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Query.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Duplicate Data Query
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Graph Name: %s
ar-sa	اسم الرسم البياني:٪ s

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب الرسم البياني / البيانات المرتبطة [تحرير:٪ s]

en	Data Template - %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) البيانات

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
ar-sa	استعلامات البيانات [تحرير:٪ s]

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Delete Data Source Profile
ar-sa	حذف عنصر ملف تعريف مصدر البيانات

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار ملف تعريف مصدر البيانات التالي. يمكنك اختياريًا تغيير تنسيق العنوان لملف بيانات مصدر البيانات الجديد

en	Duplicate Data Source Profile
ar-sa	تكرار مصدر بيانات الملف

en	Profile Name: %s
ar-sa	اسم الملف الشخصي:٪ s

en	RRA [edit: %s %s]
ar-sa	RRA [تحرير:٪ s٪ s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات [تحرير:٪ s]

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
ar-sa	٪ s kbytes لكل "مصادر البيانات" و٪ s بايت للرأس

en	%s KBytes per Data Source
ar-sa	٪ s kbytes لكل مصدر بيانات

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
ar-sa	٪ d سنوات

en	%d Month
ar-sa	٪ d شهر

en	%d Months
ar-sa	٪ d شهر

en	%d Week
ar-sa	٪ d أسبوع

en	%d Weeks
ar-sa	٪ d أسابيع

en	%d Day
ar-sa	٪ d يوم

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	The following graph is using these data sources:
ar-sa	يستخدم الرسم البياني التالي مصادر البيانات التالية:

en	Leave the Graph untouched.
ar-sa	اترك الرسم دون تغيير.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
ar-sa	احذف كافة عناصر Graph التي تشير إلى مصدر البيانات هذا.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
ar-sa	احذف جميع الرسومات البيانية التي تشير إلى مصدر البيانات هذا.

en	Delete Data Source
ar-sa	حذف مصدر البيانات

en	Choose a new Device for this Data Source and click 'Continue'.
ar-sa	اختر جهازًا جديدًا لمصدر البيانات هذا وانقر فوق "متابعة".

en	Click 'Continue' to enable the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مصدر البيانات التالي.

en	Enable Data Source
ar-sa	تمكين مصدر البيانات

en	Click 'Continue' to disable the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مصدر البيانات التالي.

en	Disable Data Source
ar-sa	تعطيل مصدر البيانات

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested name to the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الاسم المقترح على مصدر البيانات التالي.

en	Reapply Suggested Naming to Data Source
ar-sa	إعادة تطبيق التسمية المقترحة إلى مصدر البيانات

en	Custom Data [data input: %s]
ar-sa	البيانات المخصصة [إدخال البيانات:٪ s]

en	(From Device: %s)
ar-sa	(من الجهاز:٪ s)

en	Data Template Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار قالب البيانات [تحرير:٪ s]

en	Edit Graph: '%s'.
ar-sa	تحرير قالب الرسم البياني.

en	Data Source Item %s
ar-sa	عنصر مصدر البيانات٪ s

en	Data Sources [ %s ]
ar-sa	مصادر البيانات [٪ s]

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
ar-sa	اسم مصدر البيانات هذا. بشكل عام يتم تكوينها برمجيًا من تعريف قالب البيانات.

en	Data Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب البيانات [تحرير:٪ s]

en	Data Source Item [%s]
ar-sa	عنصر مصدر البيانات [٪ s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
ar-sa	تم تعطيل هذه القيمة نظرًا لأنها قيمة مشتقة من الجهاز أو كائن استعلام بيانات خاص يتتبع ارتباطات استعلام البيانات الهامة.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
ar-sa	تم تعطيل هذه القيمة لأنها مشتقة من الجهاز وقراءتها فقط.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
ar-sa	سيتم اشتقاق القيمة من الجهاز إذا تم ترك هذا الحقل فارغًا.

en	Custom Data Warning Message
ar-sa	البيانات المخصصة [إدخال البيانات:٪ s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
ar-sa	تحذير: يمكن أن يحدث فقد البيانات

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will loose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
ar-sa	بعد إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا ثم حفظ قالب البيانات ، ستفقد أي مصادر بيانات موجودة تستند إلى قالب البيانات بياناتها المخصصة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطل جمع البيانات والرسوم البيانية

en	Click 'Continue' to delete the following GPRINT Preset(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الإعداد المسبق لـ (إعدادات) GPRINT.

en	GPRINT Presets [edit: %s]
ar-sa	إعدادات GPRINT المسبقة [تحرير:٪ s]

en	Edit Graph Template
ar-sa	تحرير قالب الرسم البياني.

en	%d seconds left.
ar-sa	%d ثانية.

en	Full Sync Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية المتزامنة

en	Quick Sync Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية المتزامنة

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
ar-sa	مزامنة نموذج الرسم البياني "%s" الناتجة في %s إصلاحات!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
ar-sa	نتج عن مزامنة نموذج الرسم البياني "%s" عدم وجود إصلاحات.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates(s). If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الرسومات البيانية الخاصة بك مع القالب (النماذج) البياني التالي. تعد هذه الوظيفة مهمة إذا كانت لديك رسوم بيانية موجودة مع إصدارات متعددة من قالب الرسم البياني وترغب في جعلها شائعة في المظهر.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template(s). Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الرسومات البيانية الخاصة بك مع القالب (النماذج) البياني التالي. تعد هذه الوظيفة مهمة إذا كانت لديك رسوم بيانية موجودة مع إصدارات متعددة من قالب الرسم البياني وترغب في جعلها شائعة في المظهر.

en	Graph Template Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر قالب الرسم البياني [تحرير:٪ s]

en	Graph Template [edit: %s]
ar-sa	قالب الرسم البياني [تحرير:٪ s]

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
ar-sa	مدخلات عناصر الرسم البياني [عدل الرسم البياني:٪ s]

en	Item #%s
ar-sa	العناصر

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
ar-sa	عناصر قالب الرسم البياني [عدل الرسم البياني:٪ s]

en	Data Template Filter
ar-sa	عنصر قالب البيانات

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
ar-sa	سيحد هذا المرشح من مصادر البيانات المرئية في القائمة المنسدلة لمصدر البيانات.

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
ar-sa	عنوان هذا الرسم البياني. يتم إنشاؤها بشكل عام من خلال تعريف قالب الرسم البياني أو قواعد التسمية المقترحة. يتم التحكم في الحد الأقصى لطول العنوان ضمن إعدادات-> Visual.

en	Created graph: %s
ar-sa	الرسم البياني المنشأ:٪ s

en	Graph Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [تحرير:٪ s]

en	Graph [edit: %s]
ar-sa	رسم بياني [تحرير:٪ s]

en	Edit Data Source: '%s'.
ar-sa	مصادر البيانات [٪ s]

en	Graph Management [ %s ]
ar-sa	إدارة الرسم البياني

en	Graph Source
ar-sa	الرسم البياني ، مصدر البيانات

en	Non Templated
ar-sa	غير معبد

en	Data Sources [%s]
ar-sa	مصادر البيانات [٪ s]

en	Graph Items [graph: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [الرسم البياني:٪ s]

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
ar-sa	رسومات بيانية جديدة لـ [٪ s]

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML لمورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' بالمعرف '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML لمورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' بالمعرف '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML لمورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' بالمعرف '%s'

en	Data Query [%s]
ar-sa	استعلام البيانات [٪ s]

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
ar-sa	تم تعطيل الفهرس بسبب عدم وجود قوالب رسم بيانية مرتبطة باستعلام البيانات.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
ar-sa	خطأ في استعلام البيانات. قد يكون هذا بسبب ما يلي: أذونات الملف ، أو ملف XML لاستعلام البيانات مفقود أو منسق بشكل غير صحيح.

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Place Device on Report
ar-sa	ضع جهاز (أجهزة) على شجرة

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
ar-sa	اكتمل جهاز Reindex في٪ 0.2f ثانية. تم تحديث٪ d عنصر.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	Add Devices to Report
ar-sa	أضف إلى التقرير

en	You currently have no Reports defined.
ar-sa	ليس لديك حاليا أي تقارير محددة.

en	Device [edit: %s]
ar-sa	الجهاز [تحرير:٪ s]

en	[%d Items, %d Rows]
ar-sa	[٪ d عناصر ،٪ d صفوف]

en	Delete Item from Device
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Graph Template Name: %s
ar-sa	اسم قالب الرسم البياني:٪ s

en	Data Query Name: %s
ar-sa	اسم استعلام البيانات:٪ s

en	Device Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب الأجهزة [تحرير:٪ s]

en	Class
ar-sa	كلاسيكي

en	Device Class
ar-sa	قواعد الجهاز

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	Unassigned

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
ar-sa	كانت آخر مرة تمت فيها مزامنة أداة تجميع البيانات هذه مع موقع Cacti الرئيسي.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	حقل إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Version %d
ar-sa	الإصدار٪ d

en	AES
ar-sa	DES

en	AES-192-C
ar-sa	AES-192

en	AES-256-C
ar-sa	AES-256

en	Every %d Seconds
ar-sa	كل٪ d ثانية

en	Every %d Hours
ar-sa	كل٪ d ساعات

en	Every %d Day
ar-sa	كل يوم٪ 1

en	%0.1f Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d Year
ar-sa	٪ d سنة

en	1 Thread
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	Import Packages
ar-sa	قوالب الاستيراد

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
ar-sa	تطبيق قواعد التشغيل الآلي

en	Cacti Related
ar-sa	تقرير الصبار

en	Database Related
ar-sa	قاعدة البيانات

en	Facilities Related

en	Generic Device
ar-sa	مستوى سجل عام

en	HPC/Grid Computing
ar-sa	خيارات الشبكة

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
ar-sa	تحميل موازنة

en	Network Switch
ar-sa	مرشحات الشبكة

en	Network Router
ar-sa	مرشحات الشبكة

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
ar-sa	مرشحات الشبكة

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
ar-sa	قاعدة البيانات

en	Storage Related

en	Telco Related
ar-sa	تحديد قالب

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	%d Lines
ar-sa	٪ d خطوط

en	Last %d Hours
ar-sa	آخر٪ d ساعات

en	Last %d Days
ar-sa	آخر٪ d يوم

en	Last %d Weeks
ar-sa	آخر٪ d أسابيع

en	Last %d Months
ar-sa	آخر٪ d شهر

en	Last %d Years
ar-sa	آخر٪ d سنوات

en	%d MBytes
ar-sa	٪ d ميغابايت

en	%s GBytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%d GBytes
ar-sa	٪ d GBytes

en	%s Hours
ar-sa	٪ s ساعات

en	%d GByte
ar-sa	٪ d GBytes

en	%s Minutes
ar-sa	٪ s دقائق

en	%d Megabytes
ar-sa	٪ d ميجابايت

en	Every %d Weeks
ar-sa	كل٪ d أسابيع

en	Use the First Handler Found
ar-sa	استخدم معالج PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج Oscarotero GetText

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج GetText MonoTranslator

en	[Restart]
ar-sa	مصدر مقيد

en	RRD Check
ar-sa	تشغيل الاختيار

en	Cacti Help
ar-sa	كاكتي هوم

en	%d OID
ar-sa	%d معرف الكائن

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
ar-sa	أقصى عدد مرات تكرار المشي الجماعي

en	%d Repitition
ar-sa	سجل الاحتفاظ

en	%d Repetitions
ar-sa	خيارات الشبكة

en	Field [%s]
ar-sa	مجالات]

en	Choose the associated field from the %s field.
ar-sa	اختر الحقل المرتبط من الحقل٪ s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
ar-sa	أدخل اسمًا لهذا الحقل٪ s. ملاحظة: في حالة استخدام أزواج قيمة الاسم في النص البرمجي ، على سبيل المثال: NAME: VALUE ، من المهم أن يتطابق الاسم مع اسم حقل الإخراج بشكل مطابق لاسم أو أسماء مخرجات البرنامج النصي.

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
ar-sa	إذا كان يجب التعامل مع هذا الحقل بشكل خاص عن طريق نماذج المضيف ، فأشر إلى هنا. الكلمات الرئيسية الصالحة لهذا الحقل هي٪ s

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
ar-sa	بشكل افتراضي ، يتم تحديد تنسيق تسميات المحور تلقائيًا. إذا كنت ترغب في القيام بذلك بنفسك ، استخدم هذا الخيار مع نفس الوسيطة٪ lf التي تعرفها من أوامر PRINT و GPRINT.

en	A suitable Class for the Device Template.
ar-sa	اسم مفيد لهذا القالب.

en	Data Source Overrides
ar-sa	ملفات مصدر البيانات

en	Graph/Data Template Overrides
ar-sa	خيارات قالب الرسم البياني

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	تنسيق الصورة الافتراضي المطلوب استخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	عرض الرسم البياني الافتراضي لاستخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	عرض الرسم البياني الافتراضي لاستخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	Preferred Language Processor
ar-sa	معالج اللغة المفضل

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
ar-sa	يتضمن Cacti دعمًا للعديد من معالجات ترجمة اللغات البديلة. سيكون من الافتراضي استخدام دعم PHP المدمج ، ولكن ليس كل متغيرات Linux تتضمن دعم اللغة المدمج. إذا لم يتم تحديده ، سيختار Cacti أول واحد تم العثور عليه.

en	Client TimeZone Support
ar-sa	MySQL - دعم TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Show only site specific locations
ar-sa	قم بتعيين أي خيارات محددة للرسم البياني هنا.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Enable Gradient Support
ar-sa	تمكين التقرير

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
ar-sa	هناك طريقتان لتحديد أذونات الرسم البياني للمستخدم. الأول هو "Permissive". تحت الإعداد "Permissive" ، يحتاج المستخدم فقط للوصول إلى إما Graph أو Device أو Graph Template للوصول إلى الرسوم البيانية التي تنطبق عليها. ضمن "تقييد" ، يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إلى الرسم البياني ، والجهاز ، والقالب البياني للوصول إلى الرسم البياني.

en	Device Based
ar-sa	اسم الجهاز

en	Local Page Help Only
ar-sa	احصل على مساعدة

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
ar-sa	أسماء النطاقات المحددة بالمساحة التي سيسمح بالوصول إليها خارج خادم الويب نفسه. هذا مهم للمستخدمين الذين يختارون استخدام CDN ، أو موقع الاستضافة. يمكن أن تتضمن المصادر أحرف بدل على سبيل المثال: * .mydomain.com ، أو بروتوكول ، على سبيل المثال: https: //*.example.com. تتضمن هذه المصادر البديلة أنواع الصور و CSS و JavaScript فقط.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
ar-sa	عرض الرسم البياني الافتراضي لاستخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	%s Thread
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	%s Threads
ar-sa	٪ d مؤشرات

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	Business Hours Settings
ar-sa	إعدادات المستخدم

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
ar-sa	٪ d أسابيع

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
ar-sa	الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل صفحة

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
ar-sa	بشكل افتراضي ، سيقوم Cacti Data Collector الرئيسي بتخزين موقع الويب بالكامل والمكونات الإضافية مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للموارد. بعد ذلك ، سيقوم جامعو البيانات عن بعد بشكل دوري بتحديث أنفسهم بأي تحديثات من Cacti Data Collector. تسمح ذاكرة التخزين المؤقت للمورد هذه بشكل أساسي لمجمعي البيانات عن بُعد بالترقية الذاتية. إذا كنت لا ترغب في استخدام هذا الخيار ، يمكنك تعطيله باستخدام هذا الإعداد.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
ar-sa	طريقة إعادة الفهرسة

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
ar-sa	شهريا في اليوم

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
ar-sa	إعداد خطوط الأسطورة

en	%s Minute
ar-sa	٪ s دقائق

en	RRDChecker Timeout
ar-sa	مهلة DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile check script can run without generating a timeout error and being killed.
ar-sa	أقصى قدر من الوقت يمكن أن يعمل فيه البرنامج النصي Spikekill من Cacti دون إنشاء خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	%s Hour
ar-sa	٪ s ساعات

en	Poller Commands Timeout
ar-sa	أوامر الخلفية مهلة

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكن فيه تشغيل البرنامج النصي لأوامر الخلفية في Cacti دون حدوث خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	Poller Command Concurrent Processes
ar-sa	العمليات المتزامنة

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	%d Processes
ar-sa	العمليات٪ d

en	Basic Authentication Settings
ar-sa	مصادقة الويب الأساسية

en	Basic Auth Login Failure Message
ar-sa	ملف خريطة المصادقة الأساسي

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
ar-sa	عند استخدام المصادقة الأساسية ، إذا كانت هناك مشكلات في تعيين اسم المستخدم لحساب Cacti صالح ، فسيتم عرض الرسالة المضمنة هنا للمستخدمين. يمكن أن تشمل كلا من النص و HTML.

en	%d Changes
ar-sa	٪ d التغييرات

en	%d Attempts
ar-sa	٪ d محاولات

en	Connect Timeout
ar-sa	انتهى وقت الاتصال

en	The Network Connect Timeout in seconds.
ar-sa	الرجاء إدخال مهلة SMTP بالثواني.

en	Bind Timeout
ar-sa	المهلة

en	The Bind Timeout in seconds.
ar-sa	الرجاء إدخال مهلة SMTP بالثواني.

en	LDAP Debug Mode
ar-sa	وضع تصحيح LDAP

en	If Checked Cacti will log extra LDAP information to the Cacti log during Binding and Searching activities.
ar-sa	إذا تم التحقق من الصبار ، فسيسجل معلومات LDAP الإضافية في سجل Cacti أثناء أنشطة الربط والبحث.

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
ar-sa	الحد الأقصى لحجم رسالة البريد الإلكتروني بما في ذلك جميع المرفقات.

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
ar-sa	إذا نجح مُستقبل التعزيز في وقت التشغيل هذا ، فسيتم وضع تحذير في سجل الصبار ،

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
ar-sa	إذا كان هذا الحقل غير فارغ ، فسوف يقوم Boost بتسجيل إخراج RRDupdate من عملية مُلِق التعزيز.

en	Number of DSStats Processes
ar-sa	عدد عمليات التعزيز

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
ar-sa	عدد عمليات التعزيز المتزامنة لاستخدامها في معالجة جميع حالات RRD في جدول التعزيز.

en	RRDfile Check
ar-sa	RRDfile نظافة

en	Enable RRDfile Check
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Should RRDfile check be enabled for this Cacti system?
ar-sa	هل يجب جمع إحصاءات مصادر البيانات لنظام Cacti هذا؟

en	Number of RRDfile Check Processes
ar-sa	عدد عمليات التعزيز

en	The number of concurrent RRDfile check processes to use to use to process all of rrd files.
ar-sa	عدد عمليات التعزيز المتزامنة لاستخدامها في معالجة جميع حالات RRD في جدول التعزيز.

en	Check Frequency
ar-sa	التكرار

en	How frequent should RRD be checked ?
ar-sa	ما مدى تكرار تحديث الإحصاءات اليومية؟

en	Structure RRDfile Paths
ar-sa	مسارات RRD الهيكلية

en	Enable Structured Paths
ar-sa	مسارات RRD الهيكلية

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
ar-sa	دليل وجدت

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
ar-sa	جهاز

en	Device ID/Data Query ID
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Device Hash/Device ID
ar-sa	اسم الجهاز

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	%d Standard Deviations
ar-sa	٪ d الانحرافات المعيارية

en	%d High/Low Samples
ar-sa	٪ d عينات عالية / منخفضة

en	%d Spikes
ar-sa	٪ d سبايك

en	TimeZone Support
ar-sa	MySQL - دعم TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
ar-sa	Cacti Server v٪ s - الصيانة

en	My Browsers Timezone

en	%d Columns
ar-sa	%d أعمدة

en	Path for %s
ar-sa	مسار لـ٪ s

en	Cacti Install Help
ar-sa	نشط / مثبت

en	Cacti Server v%s - Maintenance
ar-sa	Cacti Server v٪ s - الصيانة

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
ar-sa	Cacti Server v٪ s - معالج التثبيت

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
ar-sa	الرجاء الانتظار بينما يتم تهيئة نظام التثبيت لـ Cacti Version٪ s. يجب تمكين جافا سكريبت لتشغيل هذا.

en	Aggregate Items are not modifiable
ar-sa	عناصر التجميع غير قابلة للتعديل

en	Matching Objects [ %s ]
ar-sa	كائنات المطابقة [٪ s]

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
ar-sa	عنصر القاعدة [تحرير عنصر القاعدة لـ٪ s:٪ s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
ar-sa	عنصر القاعدة [عنصر قاعدة جديد لـ٪ s:٪ s]

en	Graph:(%s%s)
ar-sa	رسم بياني:

en	Device:(%s%s)
ar-sa	جهاز

en	Template:(%s%s)
ar-sa	قوالب

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
ar-sa	قالب الجهاز:

en	Device+Template:(%s%s)
ar-sa	قالب الجهاز:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login Disabled.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Access Denied! Login Failed.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
ar-sa	٪ s تمت مصادقته بواسطة خادم الويب ، ولكن لم يتم تعريف كل من القالب ومستخدمي الزائر في Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
ar-sa	خطأ في بحث LDAP:٪ s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
ar-sa	خطأ LDAP:٪ s

en	Access Denied! No password provided by user.
ar-sa	تم الرفض! لم يتم توفير كلمة مرور من قبل المستخدم.

en	LDAP Search Error: %s
ar-sa	خطأ في بحث LDAP:٪ s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login failed.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Password must be at least %d characters!
ar-sa	يجب أن تكون كلمة المرور على الأقل٪ d حرف!

en	Cacti Login Failure
ar-sa	سجل الصبار مسح

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
ar-sa	لم يتم تعيين المصادقة من قبل. جرت محاولة التعيين إلى "المصادقة المحلية" ، ولكن لم يتم العثور على حساب Admintrative.

en	%s MBytes
ar-sa	٪ d ميغابايت

en	%s KBytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%s Bytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
ar-sa	٪ ق - WEBUI ملاحظة: سجل الصبار مسح من واجهة إدارة الويب.

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d٪ s - الفلتر النشط]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d٪ s - غير مصفى]

en	Head Lines
ar-sa	٪ d خطوط

en	Warnings++
ar-sa	تحذيرات

en	Errors++
ar-sa	أخطاء

en	AutoM8
ar-sa	تلقاءي

en	Non Stats
ar-sa	غير مذكور

en	Device Up/Down
ar-sa	استخدام الأجهزة

en	Recaches
ar-sa	المتوافقات

en	Matches
ar-sa	المتوافقات

en	Does Not Match
ar-sa	كلمة المرور غير مطابقة

en	System Device
ar-sa	أجهزة المزامنة

en	Running Data Query [%s].
ar-sa	تشغيل استعلام البيانات [٪ s].

en	Found Type = '%s' [%s].
ar-sa	تم العثور على Type = '٪ s' [٪ s].

en	Unknown Type = '%s'.
ar-sa	نوع غير معروف = '٪ s'.

en	Found %s Local Data ID's to Verify
ar-sa	تم العثور على معرّف البيانات المحلية لـ٪ s للتحقق منها

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
ar-sa	تغيير مؤشر الكشف! CurrentIndex:٪ s، FormerIndex:٪ s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
ar-sa	إزالة الفهرس الكشف عن! PreviousIndex:٪ s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
ar-sa	إزالة الفهرس الكشف عن! PreviousIndex:٪ s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
ar-sa	اكتمال اقتران مؤشر مع البيانات المحلية

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
ar-sa	تم العثور على تم تغيير٪ s و٪ s معرّف البيانات المحلية المعزول لإعادة التعيين.

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
ar-sa	اكتمل تحديث Re-Index Cache. كانت هناك

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
ar-sa	حقل الكشف الجديد الذي تم اكتشافه: حقل "٪ s" القديم "٪ s"

en	Could not find data query XML file at '%s'
ar-sa	تعذر العثور على ملف XML لاستعلامات البيانات في '٪ s'

en	Found data query XML file at '%s'
ar-sa	تم العثور على ملف XML لاستعلامات البيانات في '٪ s'

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
ar-sa	حقل غير صالح <index_order>٪ s </ index_order>

en	Executing script for num of indexes '%s'
ar-sa	تنفيذ نص برمجي لعدد الأسهر '٪ s'

en	Found number of indexes: %s
ar-sa	تم العثور على عدد من الفهارس:٪ s

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ البرنامج النصي لقائمة الفهارس "٪ s" ، عدد الفهرس:٪ s

en	Found index: %s
ar-sa	فهرس تم العثور عليه:٪ s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
ar-sa	انقر لعرض إخراج استعلام البيانات للحقل "٪ s"

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
ar-sa	حقل فرز لم يعط أي بيانات. لا يمكن متابعة إعادة الفهرس.

en	Executing script query '%s'
ar-sa	تنفيذ استعلام البرنامج النصي '٪ s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
ar-sa	الإجمالي:٪ f، Delta:٪ f،٪ s

en	Invalid host_id: %s
ar-sa	غير صالح host_id:٪ s

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ SNMP الحصول على num من الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ المشي SNMP للحصول على قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تصفية قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس تم تصنيفه في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تصفية قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس تم تصنيفه في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
ar-sa	يتم تحديد إصلاح حقل "method" خاطئ لـ "٪ s" نظرًا لأن "rewrite_index" أو "oid_suffix"

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
ar-sa	إدراج بيانات الفهرس للحقل '٪ s' [value = '٪ s']

en	Located input field '%s' [get]
ar-sa	يقع حقل الإدخال '٪ s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
ar-sa	تم العثور على قاعدة إعادة كتابة OID: 's /٪ s /٪ s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
ar-sa	oid_rewrite عند OID: '٪ s' OID جديد: '٪ s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
ar-sa	تنفيذ SNMP get for data @ '٪ s' [value = '٪ s']

en	Field '%s' %s
ar-sa	الحقل '٪ s'٪ s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
ar-sa	تنفيذ SNMP تحصل على٪ s من سوادات (٪ s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
ar-sa	حقل فرز لم يتم إرجاع البيانات. لا يمكن متابعة Re-Index لـ OID [٪ s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
ar-sa	تم العثور على نتيجة للبيانات @ "٪ s" [value = '٪ s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ar-sa	تعيين النتيجة للبيانات @ "٪ s" [key = '٪ s'، value = '٪ s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ar-sa	تم تخطي النتيجة للبيانات @ "٪ s" [key = '٪ s'، value = '٪ s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
ar-sa	حصلت على SNMP الحصول على نتيجة للبيانات @ '٪ s' [value = '٪ s'] (index:٪ s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
ar-sa	تنفيذ SNMP الحصول على البيانات @ "٪ s" [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
ar-sa	يقع حقل الإدخال "٪ s" [walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
ar-sa	تنفيذ المشي SNMP للبيانات @ "٪ s"

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from٪ s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
ar-sa	تم العثور على قيمة تم فك تشفيرها بواسطة٪ OCTET '٪ s': '٪ s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
ar-sa	oid_rewrite عند OID: '٪ s' OID جديد: '٪ s'

en	Update graph data query cache complete
ar-sa	اكتمال تحديث البيانات فرز ذاكرة التخزين المؤقت

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
ar-sa	يجب تحديد عمود إخراج XML لمصدر البيانات '٪ s' وتبديل مربع الاختيار إلى اليمين

en	Data Source ID %s does not exist
ar-sa	مصدر البيانات غير موجود

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
ar-sa	مجلد RRD غير قابل للكتابة بواسطة Poller. مالك RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
ar-sa	ملف RRD غير قابل للكتابة بواسطة Poller. مالك RRD:

en	RRDfile not created yet
ar-sa	لم يتم تحديث ملف RRD بعد الاقتراع

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
ar-sa	حفظ الإعدادات إلى Data Collector٪ d فشل.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
ar-sa	حفظ الإعدادات إلى Data Collector٪ d فشل.

en	Error %s is not readable
ar-sa	الخطأ٪ s غير قابل للقراءة

en	Logged in a Guest
ar-sa	مسجل الدخول بإسم

en	Link %s
ar-sa	الرابط٪ s

en	Authentication failed: %s
ar-sa	فشل المصادقة:٪ s

en	HELO failed: %s
ar-sa	فشلت HELO:٪ s

en	Connect failed: %s
ar-sa	فشل الاتصال:٪ s

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
ar-sa	تم تعطيل المكون الإضافي لـ Cacti٪ s بسبب الخطأ التالي:٪ s! انظر ملف السجل Cacti لمزيد من التفاصيل.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	- Beta %s
ar-sa	-٪ s بيتا

en	Version %s %s
ar-sa	الإصدار٪ s٪ s

en	WARNING: Key Cacti Include File %s missing. Please locate and replace this file

en	Remote Server
ar-sa	إزالة StdDev

en	%d to %d of %s [ %s ]
ar-sa	٪ d إلى٪ d من٪ s [٪ s]

en	All %d %s
ar-sa	كل٪ d٪ s

en	Current Page: %s
ar-sa	القيمة الحالية

en	Dashboards
ar-sa	إخفاء الصبار لوحة القيادة

en	Charts
ar-sa	الرسوم البيانية

en	Spine
ar-sa	المسار إلى ملف التكوين العمود الفقري. افتراضيًا ، في cwd of Spine أو / etc إذا لم يتم تحديدها.

en	RRDProxy
ar-sa	RR

en	Shortcuts
ar-sa	الاختصارات

en	Contribute to the Cacti Project
ar-sa	قم بتدوير سجل Cacti

en	Help in Developing
ar-sa	مساعدة في تطوير

en	Donation & Sponsoring
ar-sa	التبرع والرعاية

en	Help in Translating
ar-sa	مساعدة في الترجمة

en	Cacti Color (%s)
ar-sa	لون الصبار (٪ s)

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
ar-sa	يجب إنشاء مصادر بيانات طلبات البحث عبر٪ s

en	Create Graph from %s
ar-sa	إنشاء رسم بياني من٪ s

en	Create %s Graphs from %s
ar-sa	إنشاء٪ s رسوم بيانية من٪ s

en	Graph [Template: %s]
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Graph Items [Template: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [القالب:٪ s]

en	Data Source [Template: %s]
ar-sa	مصدر البيانات [القالب:٪ s]

en	Custom Data [Template: %s]
ar-sa	البيانات المخصصة [القالب:٪ s]

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى تحديد عناوين البريد الإلكتروني المستهدفة

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى وضع موضوع البريد الإلكتروني

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى ضبط البريد الإلكتروني من الاسم

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى ضبط البريد الإلكتروني من العنوان

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
ar-sa	حدد فرع شجرة لاستخدامه في الرسوم البيانية والأجهزة. سيتم اعتبار الأجهزة بمثابة فروع.

en	Should all Branch Graphs be rendered?
ar-sa	هل يجب أن يتم تقديم الرسوم البيانية لجميع الأطفال؟

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
ar-sa	حدد جهاز لتحديد الرسم البياني

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
ar-sa	حدد قالب جهاز لاستخدامه.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
ar-sa	حدد جهازًا لاستخدامه في التصفية من أجل الرسوم البيانية المحددة في حالة نوع الجهاز.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
ar-sa	حدد نموذج الرسم البياني للجهاز الذي سيتم استخدامه لتصفية الرسوم البيانية أو تحديدها في حالة نوع الجهاز.

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
ar-sa	تعبير عادي متوافق مع Perl (REGEXP) يستخدم لتحديد الرسوم البيانية لتتضمنها من الشجرة.

en	Report Item [edit Report: %s]
ar-sa	تقرير العنصر [تحرير التقرير:٪ s]

en	Report Item [new Report: %s]
ar-sa	تقرير العنصر [تقرير جديد:٪ s]

en	Details %s
ar-sa	التفاصيل

en	Report Items %s
ar-sa	لا تقرير البنود

en	Scheduled Events %s
ar-sa	مناسبات مجدولة

en	Report Preview %s
ar-sa	معاينة التقرير

en	Graph: %s
ar-sa	تغيير Graph (s) جهاز مرتبط

en	Using CSS
ar-sa	باستخدام CSS

en	Device: %s
ar-sa	تغيير جهاز (خيارات) SNMP Options

en	, Graph Template: All Templates
ar-sa	إضافة قالب الرسم البياني إلى قالب الجهاز

en	, Graph Template: %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	, Using RegEx: "%s"
ar-sa	، باستخدام RegEx: "%s"

en	Tree: %s
ar-sa	شجرة:

en	, Device: %s
ar-sa	إضافة جهاز (أجهزة)

en	, Branch: %s
ar-sa	فرع شجرة:

en	Reports [%s]
ar-sa	التقارير [٪ s]

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
ar-sa	عبارة البحث "٪ s" غير صالحة. الخطأ هو٪ s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	Down (Thold)
ar-sa	تحميل

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
ar-sa	خطأ في التحقق من المتغير٪ s بقيمة٪ s. انظر backtrace أدناه لمزيد من التفاصيل.

en	New Graph Template: %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	New Data Query: %s
ar-sa	استعلام البيانات [٪ s]

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
ar-sa	أخفق تعيين الإصدار المحدد٪ sRRDTool:٪ s

en	Failed to apply specified profile %s != %s
ar-sa	أخفق تطبيق الملف الشخصي المحدد٪ s! =٪ s

en	Failed to apply specified mode: %s
ar-sa	أخفق تطبيق الوضع المحدد:٪ s

en	Failed to apply specified automation override: %s
ar-sa	فشل في تطبيق تجاوز التشغيل التلقائي المحدد:٪ s

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
ar-sa	فشل في تطبيق نطاق الأتمتة المحدد

en	Unknown Reason: %s
ar-sa	سبب غير معروف:٪ s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
ar-sa	أنت تحاول تثبيت Cacti٪ s على قاعدة بيانات 0.6.x. لسوء الحظ ، لا يمكن القيام بذلك.

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
ar-sa	لا يبدو أن هذا الإصدار من Cacti (٪ s) يحتوي على رمز إصدار صالح ، يرجى الاتصال بفريق تطوير Cacti للتأكد من أن ذلك مقسم. إذا كنت ترى هذا الخطأ في إصدار ، يرجى رفع تقرير فورًا على GitHub

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
ar-sa	تأكد من أنك قد قرأت و اتبعت الخطوات المطلوبة لتثبيت Cacti قبل المتابعة. يمكن العثور على تثبيت المعلومات ل يونكس و Win32 و المستندة إلى أنظمة التشغيل.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
ar-sa	سترشدك هذه العملية إلى خطوات الترقية من الإصدار '٪ s'.

en	PHP - Recommendations (%s)
ar-sa	PHP - التوصيات

en	PHP Recommendations (
ar-sa	توصيات PHP

en	Restart Required
ar-sa	مطلوب

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	Upgrade from %s to %s
ar-sa	الترقية من ٪ s إلى ٪ s

en	Downgrade from %s to %s
ar-sa	الرجوع إلى إصدار سابق من ٪ s إلى ٪ s

en	Database: %s
ar-sa	قاعدة البيانات: ٪ s

en	Database User: %s
ar-sa	مستخدم قاعدة البيانات: ٪ s

en	Database Hostname: %s
ar-sa	اسم مضيف قاعدة البيانات: ٪ s

en	Port: %s
ar-sa	المنفذ: ٪ s

en	Server Operating System Type: %s
ar-sa	نوع نظام تشغيل الخادم: ٪ s

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
ar-sa	إذا تم تمكين SELinux على الخادم الخاص بك ، يمكنك إما تعطيل هذا بشكل عاجل ، أو تعطيله مؤقتًا ثم إضافة الأذونات المناسبة باستخدام أدوات سطر الأوامر SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
ar-sa	يجب أن يكون لدى المستخدم '٪ s' إذن MODIFY لتمكين القراءة / الكتابة.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
ar-sa	لذلك ، منذ عدة إصدارات ، تم تحسين Cacti لتوفير إمكانات القائمة البيضاء على هذه الأنواع من طرق إدخال البيانات. على الرغم من أن هذا يؤمن Cacti بشكل أكثر دقة ، إلا أنه يزيد من حجم العمل المطلوب من قبل مسؤول Cacti لاستيراد القوالب والحزم وإدارتها.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
ar-sa	الطريقة التي تعمل بها القائمة البيضاء هي أنه عند استيراد طريقة إدخال البيانات لأول مرة ، أو إعادة استيراد طريقة إدخال البيانات ، ويتغير البرنامج النصي و / أو الوسيطات بأي شكل من الأشكال ، فإن طريقة إدخال البيانات وجميع مصادر البيانات المقابلة سوف يتم تعطيلها بشكل فوري حتى يتحقق المسؤول من صلاحية طريقة إدخال البيانات.

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
ar-sa	لديك جداول أكثر مما يسمح لنا تكوين PHP بعرضه / تحويله. الرجاء تعديل إعداد max_input_vars في php.ini إلى قيمة أعلى من٪ s

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
ar-sa	يجب عليك تغيير قاعدة بيانات Cacti لتغير أي تغييرات في الترقية تم إجراؤها. THE INSTALLER ليس لديه طريقة للقيام بذلك تلقائيا نيابة عنك

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
ar-sa	لا ينبغي أن يتم تنفيذ خفض التصنيف إلا عند الضرورة القصوى ، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل إنشاء موقعك

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
ar-sa	اضغط على '٪ s' ، ثم انقر فوق '٪ s' لإكمال عملية التثبيت بعد تحديد "قوالب الأجهزة".

en	Installing Cacti Server v%s
ar-sa	تثبيت Cacti Server v٪ s

en	Spawning background process: %s %s
ar-sa	عملية التفريخ في الخلفية:٪ s٪ s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
ar-sa	تم تثبيت / تحديث Cacti Server v٪ s. يمكنك الآن البدء في استخدام البرنامج.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
ar-sa	تم تثبيت / تحديث خادم Cacti Server v٪ s مع وجود أخطاء

en	Starting %s Process for v%s
ar-sa	بدء عملية٪ s لـ v٪ s

en	Finished %s Process for v%s
ar-sa	انتهت معالجة٪ s لـ v٪ s

en	Found %s templates to install
ar-sa	تم العثور على قوالب٪ s للتثبيت

en	About to import Package #%s '%s'.
ar-sa	على وشك استيراد الحزمة #٪ s '٪ s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
ar-sa	نجح استيراد الحزمة #٪ s '٪ s' ضمن ملف التعريف '٪ s'

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
ar-sa	فشل استيراد الحزمة #٪ s '٪ s' ضمن ملف التعريف '٪ s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
ar-sa	قوالب أتمتة لـ [حذف قالب]

en	Setting default data source profile to %s (%s)
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات الافتراضي لهذا القالب البيانات.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
ar-sa	أخفق تطبيق الملف الشخصي المحدد٪ s! =٪ s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
ar-sa	تحديث شبكة الأتمتة (٪ s) ، الوضع "٪ s" => "٪ s" ، الشبكة الفرعية "٪ s" =>٪ s "

en	Selecting Automation Option Set %s
ar-sa	حذف قالب (قوالب) التنفيذ التلقائي

en	Updating Automation Option Set %s
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	Successfully updated Automation Option Set %s
ar-sa	تم بنجاح تحديث مجموعة خيارات الأتمتة٪ s

en	Resequencing Automation Option Set %s
ar-sa	تشغيل التنفيذ على الجهاز (الأجهزة)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
ar-sa	فشل في تطبيق نطاق الأتمتة المحدد

en	Device Template for First Cacti Device is %s
ar-sa	قوالب الأجهزة [تحرير:٪ s]

en	Found %s tables to convert
ar-sa	تم العثور على جداول٪ s ليتم تحويلها

en	Converting Table #%s '%s'
ar-sa	تحويل الجدول #٪ s '٪ s'

en	Switched from %s to %s
ar-sa	تم التبديل من٪ s إلى٪ s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
ar-sa	ملاحظة: استخدام ملف مؤقت لذاكرة التخزين المؤقت db:٪ s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
ar-sa	الترقية من v٪ s (DB٪ s) إلى v٪ s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
ar-sa	تحذير: فشل في العثور على وظيفة الترقية لـ v٪ s

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
ar-sa	بدأت الخلفية بالفعل في٪ s ، وتم تخطي هذه المحاولة عند٪ s

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
ar-sa	حدث استثناء أثناء التثبيت: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
ar-sa	تم بدء التثبيت على٪ s ، وقد اكتمل في٪ s

en	No - %s
ar-sa	%s %s

en	%s - N/A
ar-sa	%s %s

en	%s - No
ar-sa	%s %s

en	Setting PHP Option %s = %s
ar-sa	تعيين خيار PHP٪ s =٪ s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
ar-sa	فشل تعيين خيار PHP٪ s ، هو٪ s (يجب أن يكون٪ s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
ar-sa	لم يتم العثور على مجمّع بيانات (ق) عند محاولة المزامنة

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على تعيين الإصدار

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ بروتوكول ، غير قادر على تعيين خيار الإحالات

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على بدء اتصالات TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، فشل عام (٪ s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على الربط ، نتيجة LDAP:٪ s

en	Unable to Connect to Server (%s)
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	Connection Timeout to Server (%s)
ar-sa	انتهى وقت الاتصال

en	Insufficient Access to Server (%s)
ar-sa	وصول غير كافية

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
ar-sa	تعذر العثور على المجموعة DN للمقارنة

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
ar-sa	غير قادر على إنشاء كائن اتصال LDAP

en	Invalid Password provided. Login failed.
ar-sa	أدخلت كلمة مرور غير صالحة. فشل عملية الدخول.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ غير متوقع٪ s (خطأ في LDAP:٪ s)

en	ICMP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح بروتوكول ICMP Ping (٪ s ms)

en	UDP ping error: %s
ar-sa	خطأ في اختبار بروتوكول UDP:٪ s

en	UDP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح اختبار UDP Ping (٪ s ms)

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
ar-sa	TCP ping: socket_connect () ، والسبب:٪ s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
ar-sa	TCP ping: فشل socket_select () ، والسبب:٪ s

en	TCP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح اختبار TCP Ping (٪ s ms)

en	%s Version %s or above is required for %s.
ar-sa	يلزم وجود٪ s من الإصدار٪ s أو أحدث لـ٪ s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
ar-sa	مطلوب٪ s لـ٪ s ، ولم يتم تثبيته.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
ar-sa	يتطلب: الصبار> =٪ s

en	Device '%s' successfully added to Report.
ar-sa	يضاف إلى الصبار

en	Device not found! Unable to add to Report
ar-sa	لم يتم العثور على الرسم البياني محاولة إضافة إلى تقرير

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
ar-sa	لم تتم إضافة الجهاز "%s" إلى التقرير لأنه موجود بالفعل في التقرير.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
ar-sa	مشاكل في إرسال التقرير '٪ s' مشكلة خطأ النظام الفرعي للبريد الإلكتروني هي '٪ s'

en	Report '%s' Sent Successfully
ar-sa	تم إرسال تقرير '٪ s' بنجاح

en	Created Report Graph Item '%s'
ar-sa	تم إنشاء عنصر رسم تقرير فني ' ٪ s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
ar-sa	أخفق إضافة عنصر رسومي تقرير ' ٪ s ' موجود بالفعل

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
ar-sa	تم تخطي عنصر Graph Report ' ٪ s ' بالفعل

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
ar-sa	حجم خطوة RRD المطلوب هو '٪ s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون نوع مصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون نبض القلب لمصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون الحد الأدنى لتقليل وقت الاستجابة (RRD) لمصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
ar-sa	DS '٪ s' مفقود في تعريف Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ar-sa	Cacti RRA '٪ s' له نفس CF / steps (٪ s،٪ s) كـ '٪ s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ar-sa	الملف RRA '٪ s' له نفس CF / steps (٪ s،٪ s) كـ '٪ s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون XFF لمعرف cacti RRA '٪ s' '٪ s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون عدد الصفوف لمعرف Cacti RRA '٪ s' هو '٪ s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
ar-sa	RRA '٪ s' مفقودة في RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
ar-sa	RRA '٪ s' مفقودة في تعريف Cacti

en	Errors Found
ar-sa	لم يتمّ العثور على %s

en	Optional Tuning Recommendations
ar-sa	حقول مصدر البيانات

en	rename %s to %s
ar-sa	إعادة تسمية٪ s إلى٪ s

en	ERROR while writing XML file: %s
ar-sa	خطأ أثناء كتابة ملف XML:٪ s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
ar-sa	خطأ: RRDfile٪ s غير قابل للكتابة

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
ar-sa	RRA (CF =٪ s، ROWS =٪ d، PDP_PER_ROW =٪ d، XFF =٪ 1.2f) تمت إزالتها من ملف RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
ar-sa	RRA (CF =٪ s، ROWS =٪ d، PDP_PER_ROW =٪ d، XFF =٪ 1.2f) إضافة إلى ملف RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
ar-sa	لا يمتلك موقع الويب حق الوصول للكتابة إلى٪ s ، وقد يتعذر إنشاء / تحديث ملفات RRD

en	Created: %s
ar-sa	تم الإنشاء:٪ s

en	Graph Not created for %s due to bad data
ar-sa	خلق الرسم البياني

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
ar-sa	من المستحسن تمكين InnoDB في أي إصدار٪ s أكبر من 5.1.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
ar-sa	من المستحسن تمكين InnoDB في أي إصدار٪ s أكبر من 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
ar-sa	استنادًا إلى عدد عمليات تسجيل الدخول واستخدام أداة تجميع بيانات العمود الفقري ، سيحتاج٪ s إلى العديد من الاتصالات. الحساب للعمود الفقري هو: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1) ، ثم يجب عليك ترك مساحة خالية لاتصالات المستخدم ، والتي ستتغير اعتمادًا على عدد حسابات تسجيل الدخول المتزامنة.

en	When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80%. If the recommendation is negative, you must decrease this and or the sort_buffer_size until the recommendation fits within the allowable memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
ar-sa	عند استخدام تخزين InnoDB ، من المهم الاحتفاظ بمساحات الطاولة منفصلة. وهذا يجعل إدارة الجداول أبسط للمستخدمين منذ وقت طويل من٪ s. إذا كنت تستخدم حاليًا ، فبإمكانك الترحيل إلى التخزين لكل ملف من خلال تمكين الميزة ، ثم تشغيل عبارة توضيحية على جميع جداول InnoDB.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
ar-sa	يعني تعيين هذه القيمة إلى 2 أنه سيتم مسح كافة المعاملات كل ثانية بدلاً من الالتزام. يسمح هذا لـ٪ s بأداء الكتابة بشكل أقل.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
ar-sa	اعتبارًا من٪ s٪ s ، يمكنك التحكم في عدد المرات التي يتم فيها صرف المعاملات إلى القرص. الافتراضي هو 1 ثانية ، ولكن في إعداد أنظمة I / O عالية لقيمة أكبر من 1 يمكن أن تسمح I / O القرص أن يكون أكثر تسلسلي

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
ar-sa	سينقسم٪ s innodb_buffer_pool إلى مناطق الذاكرة لتحسين الأداء. الحد الأقصى للقيمة هو 64. عندما يكون حجم innodb_buffer_pool أقل من 1 غيغابايت ، يجب استخدام حجم التجمع مقسومًا على 128 ميجابايت. استمر في استخدام هذه المعادلة حتى 64 كحد أقصى.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
ar-sa	سينقسم٪ s innodb_buffer_pool إلى مناطق الذاكرة لتحسين الأداء. الحد الأقصى للقيمة هو 64. عندما يكون حجم innodb_buffer_pool أقل من 1 غيغابايت ، يجب استخدام حجم التجمع مقسومًا على 128 ميجابايت. استمر في استخدام هذه المعادلة حتى 64 كحد أقصى.

en	%s Tuning
ar-sa	ضبط٪ s

en	PHP %s is the minimum version
ar-sa	PHP٪ s هو إصدار mimimum

en	A minimum of %s memory limit
ar-sa	حد لا يقل عن٪ s من ذاكرة MB

en	A minimum of %s m execution time
ar-sa	حد أدنى من٪ sm وقت التنفيذ

en	External Links [edit: %s]
ar-sa	روابط خارجية [تحرير:٪ s]

en	You have been logged out of Cacti due to a Remote Data Collector state change
ar-sa	لقد تم تسجيل خروجك من Cacti بسبب انتهاء مهلة الجلسة.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
ar-sa	الرجاء إغلاق المتصفح أو٪ sLogin Again٪ s

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
ar-sa	مستقبل إعلام بروتوكول SNMP [تحرير:٪ s]

en	Click 'Continue' to delete the following Notification Receiver
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Click 'Continue' to enable the following Notification Receiver
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مستقبل الإعلام

en	Click 'Continue' to disable the following Notification Receiver
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	%s Notification Receivers
ar-sa	٪ s استقبال الإشعارات

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
ar-sa	إزالة سجل Cacti بنجاح

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
ar-sa	خطأ في استعلام البيانات

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
ar-sa	ملفات الحزمة

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
ar-sa	ملفات الحزمة

en	Device class
ar-sa	قواعد الجهاز

en	Copyright
ar-sa	اليمين

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
ar-sa	ملفات الحزمة

en	Filename
ar-sa	إعادة التسمية

en	Differences

en	Unchanged
ar-sa	[دون تغيير]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
ar-sa	عنوان القالب

en	Changes/Diffferences
ar-sa	تغيير الجهاز

en	Updated
ar-sa	تحديث

en	Orphans
ar-sa	منفرد

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
ar-sa	ملفات الحزمة

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
ar-sa	تلقائيا إضافة إلى الصبار

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
ar-sa	استيراد

en	Not Compatible, %s
ar-sa	غير متوافق ،٪ s

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
ar-sa	غير قادر على تثبيت البرنامج المساعد. يجب تثبيت الإضافات التالية أولاً:٪ s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
ar-sa	غير قادر على إلغاء التثبيت. هذا المكون الإضافي مطلوب بواسطة:٪ s

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
ar-sa	دليل المكونات الإضافية غير صحيح. يجب أن يكون '٪ s' ولكنه '٪ s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
ar-sa	دليل المكون الإضافي '٪ s' مفقود setup.php

en	Enable Plugin Locally
ar-sa	تمكين البرنامج المساعد

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for poller id %d! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
ar-sa	تحذير:٪ s غير متزامنة مع فاصل Poller! الفاصل الزمني لـ Poller هو '٪ d' من الثواني ، بحد أقصى '٪ d' من الثواني ، ولكن مرت٪ d ثانية منذ آخر استطلاع!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for poller id %d, please investigate.
ar-sa	تحذير: هناك "٪ d" تم الكشف عنه على أنه اجتياز دورة الاقتراع ، يرجى التحقق من ذلك.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for poller id %d. Issues: %d, %s.
ar-sa	تحذير: جدول إخراج Poller غير فارغ. المشكلات:٪ d،٪ s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for poller id %d. Poller can not continue!
ar-sa	خطأ: مسار العمود الفقري:٪ s غير صالح. بولير لا يمكن أن يستمر!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for poller id %d. Exiting.
ar-sa	تم تجاوز الحد الأقصى لوقت التشغيل٪ d من الثواني. الخروج.

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
ar-sa	ملاحظة: تمت إضافة جامع بيانات ثاني Cacti. Therfore ، تمكين التعزيز تلقائيًا!

en	Remote Database Retries
ar-sa	مستخدم قاعدة البيانات عن بعد

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
ar-sa	اسم المستخدم المراد الاتصال به لقاعدة البيانات البعيدة.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
ar-sa	لقد استخدمت بالفعل اسم المضيف هذا '٪ s'. الرجاء إدخال اسم مضيف غير مكرر.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
ar-sa	لقد استخدمت بالفعل اسم مضيف قاعدة البيانات هذا '٪ s'. الرجاء إدخال اسم مضيف قاعدة بيانات غير مكرر.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Collector. Note, all devices will be disassociated from this Data Collector and mapped back to the Main Cacti Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف مجمّع البيانات التالي. ملاحظة ، سيتم فصل جميع الأجهزة عن أداة تجميع البيانات هذه وإعادة تعيينها إلى أداة تجميع بيانات Cacti الرئيسية.

en	Delete Data Collector
ar-sa	حذف مجمع البيانات

en	Click 'Continue' to disable the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل أداة تجميع البيانات التالية.

en	Disable Data Collector
ar-sa	تعطيل جامع البيانات

en	Click 'Continue' to enable the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Enable Data Collector
ar-sa	تمكين جامع البيانات

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة مجمع البيانات عن بعد للعملية دون اتصال.

en	Click 'Continue' to Clear Data Collector Statistics for the Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Site [edit: %s]
ar-sa	الموقع [تحرير:٪ s]

en	RRD check
ar-sa	تشغيل الاختيار

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDfile Checker
ar-sa	RRDfile نظافة

en	RRDcheck Problems
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	Host Description
ar-sa	الوصف

en	Local Data ID
ar-sa	بيانات صالحة

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	Age
ar-sa	اغسطس

en	%d hours
ar-sa	%d د ساعات

en	%d day

en	%d days
ar-sa	أيام

en	Messages

en	Purge
ar-sa	شربة، مسهل. يسهل

en	Cacti Settings (%s)%s
ar-sa	إعدادات الصبار (٪ s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site. Note, all Devices will be disassociated from this site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الموقع التالي. لاحظ أنه لن يتم فصل جميع الأجهزة عن هذا الموقع.

en	Delete Site
ar-sa	حذف الموقع

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
ar-sa	FATAL: Spire Kill method '٪ s' غير صالح

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
ar-sa	FATAL: Spike Kill Not allowed

en	Available Templates [%s]
ar-sa	القوالب المتاحة [٪ s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
ar-sa	قوالب التصدير

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
ar-sa	اسم الحقل

en	Not Readable
ar-sa	قابل للكتابة

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
ar-sa	تشمل التبعيات

en	Damaged
ar-sa	مصدر البيانات ، الرسم البياني

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Click 'Continue' to delete the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Delete Tree
ar-sa	حذف شجرة

en	Click 'Continue' to publish the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Publish Tree
ar-sa	نشر شجرة

en	Click 'Continue' to un-publish the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Un-publish Tree
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Click 'Continue' to un-lock the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Un-lock Tree
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Trees [edit: %s]
ar-sa	الأشجار [تحرير:٪ s]

en	This tree has been locked for Editing on %s by %s.
ar-sa	تم قفل هذه الشجرة للتعديل على٪ 1 $ s بواسطة٪ 2 $ s.

en	You are not allowed to delete the current login account
ar-sa	غير مسموح لك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

en	You are not allowed to disable the current login account
ar-sa	غير مسموح لك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي "مقيدة" بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إما إلى الرسم البياني أو إلى قالب الجهاز والجرافيك للوصول إلى الرسم البياني

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي 'Permissive' بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إلى واحد على الأقل من الرسم البياني أو الجهاز أو قالب الرسم البياني للوصول إلى الرسم البياني

en	User Settings %s
ar-sa	إعدادات المستخدم٪ s

en	User Management %s
ar-sa	إدارة المستخدم٪ s

en	LDAP/AD
ar-sa	LDAP

en	Graph Permissions %s
ar-sa	أذونات الرسم البياني٪ s

en	Group Membership %s
ar-sa	أعضاء المجموعة

en	Devices Permission %s
ar-sa	إذن الأجهزة٪ s

en	Template Permission %s
ar-sa	إذن قالب٪ s

en	Tree Permission %s
ar-sa	إذن شجرة٪ s

en	Click 'Continue' to delete the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Delete User Domain
ar-sa	حذف مجال المستخدم

en	Click 'Continue' to disable the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Disable User Domain
ar-sa	تعطيل نطاق المستخدم

en	Enabled User Domain
ar-sa	تم تمكين نطاق المستخدم

en	User Domain [edit: %s]
ar-sa	مجال المستخدم [تحرير:٪ s]

en	Click 'Continue' to delete the following User Group
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف مجموعة المستخدم التالية

en	Delete User Group
ar-sa	حذف مجموعة المستخدمين

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group to a new User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنسخ مجموعة المستخدمين التالية إلى مجموعة مستخدمين جديدة.

en	Copy User Group
ar-sa	نسخ مجموعة المستخدم

en	Click 'Continue' to enable the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Enable User Group
ar-sa	تمكين مجموعة المستخدم

en	Click 'Continue' to disable the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مجموعة المستخدم التالية.

en	Disable User Group
ar-sa	تعطيل مجموعة المستخدم

en	User Group Management [edit: %s]
ar-sa	إدارة مجموعة المستخدمين [تحرير:٪ s]

en	Technical Support [%s]
ar-sa	الدعم الفني [٪ s]

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
ar-sa	خطأ: الإصدار RRDtool المثبتة لا يتجاوز الإصدار المكوّن. <br> يرجى زيارة٪ s وتحديد إصدار الأداة المساعدة RRDtool الصحيح.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
ar-sa	خطأ: لا يدعم RRDtool 1.2.x + تنسيق صور GIF ، ولكن٪ d "graph (s) و / أو القوالب تم تعيين GIF كتنسيق الصورة.

en	Action[%s]
ar-sa	أفعال]

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
ar-sa	الحالي: %s ، الحد الأدنى المطلوب: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
ar-sa	الحالي: %s ، الحد الأدنى المطلوب: %s

en	%s GB
ar-sa	٪ s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
ar-sa	ماكس بولر الذاكرة المسموح بها:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
ar-sa	ماكس بولر الذاكرة المسموح بها:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
ar-sa	من المقترح للغاية أن تغيّر لك php.ini memory_limit إلى٪ s أو أعلى.

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d - العناصر غير المطابقة المخفية]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
ar-sa	سجل [مجموع الخطوط:٪ d - كل العناصر المعروضة]

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
ar-sa	سيتم إعادة إنشاء Poller Cache إذا قمت بتحديد هذا الخيار. استخدم هذا الخيار فقط في حالة تعطل قاعدة البيانات إذا كنت تواجه مشكلات بعد التعطل وكنت قد قمت بالفعل بتشغيل أدوات إصلاح قاعدة البيانات. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تواجه مشكلات مع جهاز معين ، فما عليك سوى إعادة حفظ هذا الجهاز لإعادة إنشاء ذاكرته المؤقتة. هناك أيضًا واجهة سطر الأوامر تعادل هذا الأمر الموصى به للأنظمة الكبيرة. ملاحظة: في الأنظمة الكبيرة ، قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق إلى ساعات لإكماله ، وبالتالي لا يجب تشغيله من Cacti UI. يمكنك ببساطة تشغيل 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' في سطر الأوامر لمزيد من المعلومات.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Use this utility to display problems with missing rrd files or missing values in rrdfiles. You need enable rrdcheck in Configuration->Settings->Data

en	%d Bytes
ar-sa	٪ d بايت

en	Previous Runtime Statistics
ar-sa	إحصائيات وقت التشغيل

en	Last End Time:
ar-sa	وقت البدء الأخير:

en	%0.2f percent of update frequency)
ar-sa	٪ 0.2f في المائة من تردد التحديث)

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
ar-sa	موقتات وقت التشغيل المفصلة:

en	Process: %d
ar-sa	1 عملية

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Severity Level: %s
ar-sa	مستوى الخطورة:٪ s

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف VDEF التالي.

en	Delete VDEF
ar-sa	حذف عنصر VDEF

en	Click 'Continue' to duplicate the following VDEF. You can optionally change the title format for the new VDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار VDEF التالي. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان الخاص بـ VDEF الجديد.

en	Duplicate VDEF
ar-sa	تكرار VDEF

en	VDEF Name: %s
ar-sa	اسم VDEF:٪ s

en	VDEF Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر VDEF [تحرير:٪ s]

en	VDEFs [edit: %s]
ar-sa	VDEFs [تحرير:٪ s]